TITL 11 in P2(1)/c
CELL 0.71073 6.8953 16.4266 8.6791 90 108.814 90
ZERR 4 0.0003 0.0006 0.0004 0 0.004 0
LATT 1
SYMM 0.5-X,0.5+Y,0.5-Z

SFAC C H N Cl Cu
UNIT 24 40 16 8 4


L.S. 4
PLAN  5
SIZE 0.25 0.24 0.19
BOND 
bond $h
conf 
htab 
fmap 2
acta 
OMIT -3 50.01
REM <HKL>C:\XRD\DATA\ZZULI\HM\olex%202%20data\110%20zzuli0910013a%20ok\complet
REM ed%20data\11.hkl</HKL>
WGHT 0.0119
FVAR 0.5489

Cu1   5     1.00000  0.00000  1.00000  10.50000  0.01947  0.02090  0.01831 =
 0.00501  0.00933  0.00542 
Cu2   5     1.50000  0.00000  1.00000  10.50000  0.01701  0.02764  0.01526 =
 0.00217  0.00413  0.00625 
C1    1     0.73943  0.10136  0.60432  11.00000  0.01465  0.02911  0.01723 =
 0.00634  0.00179 -0.00300 
AFIX 23
H1b   2     0.67506  0.08071  0.68068  11.00000 -1.20000 
H1a   2     0.67906  0.07335  0.50157  11.00000 -1.20000 
AFIX 0
C2    1     0.69615  0.19286  0.57928  11.00000  0.01944  0.03201  0.03052 =
 0.00618  0.00544  0.00740 
AFIX 23
H2a   2     0.55377  0.20245  0.56920  11.00000 -1.20000 
H2b   2     0.77957  0.22139  0.67576  11.00000 -1.20000 
AFIX 0
C3    1     0.73682  0.22928  0.43235  11.00000  0.03230  0.02042  0.03014 =
 0.00397  0.00330  0.00153 
AFIX 23
H3b   2     0.68678  0.28488  0.41948  11.00000 -1.20000 
H3a   2     0.65731  0.19922  0.33661  11.00000 -1.20000 
AFIX 0
C4    1     0.95877  0.23004  0.43700  11.00000  0.03808  0.02733  0.02581 =
 0.00995  0.00751 -0.00506 
AFIX 23
H4a   2     0.96787  0.26093  0.34432  11.00000 -1.20000 
H4b   2     1.03947  0.25843  0.53462  11.00000 -1.20000 
AFIX 0
C5    1     1.05310  0.14716  0.43464  11.00000  0.02820  0.04966  0.01884 =
 0.01316  0.01023  0.00297 
AFIX 23
H5a   2     0.96105  0.11447  0.34883  11.00000 -1.20000 
H5b   2     1.18049  0.15338  0.41093  11.00000 -1.20000 
AFIX 0
C6    1     0.96168  0.08343  0.66668  11.00000  0.02040  0.01418  0.01534 =
 -0.00158  0.00582 -0.00219 
N1    3     1.06701  0.04761  0.80626  11.00000  0.01268  0.01930  0.01561 =
 0.00336  0.00249  0.00178 
N2    3     1.26604  0.04763  0.80876  11.00000  0.01536  0.02485  0.01746 =
 0.00333  0.00596  0.00307 
N3    3     1.28465  0.08226  0.68182  11.00000  0.02016  0.03328  0.02126 =
 0.00661  0.00848  0.00569 
N4    3     1.09382  0.10469  0.59221  11.00000  0.02048  0.02739  0.01707 =
 0.00626  0.00621  0.00346 
Cl1   4     1.37780  0.07096  1.17296  11.00000  0.02161  0.02889  0.02108 =
 -0.00309  0.00703  0.00200 
Cl2   4     0.81739  0.11304  1.01499  11.00000  0.02614  0.02321  0.02607 =
 0.00316  0.01044  0.00807 
HKLF 4
END
